LIBRARY libiscsi
EXPORTS
iscsi_connect_async
iscsi_connect_sync
iscsi_create_context
iscsi_destroy_context
iscsi_destroy_url
iscsi_disconnect
iscsi_discovery_async
iscsi_full_connect_async
iscsi_full_connect_sync
iscsi_get_error
iscsi_get_fd
iscsi_get_lba_status_sync
iscsi_get_lba_status_task
iscsi_get_target_address
iscsi_inquiry_sync
iscsi_inquiry_task
iscsi_is_logged_in
iscsi_log_to_stderr
iscsi_login_async
iscsi_login_sync
iscsi_logout_async
iscsi_logout_sync
iscsi_modesense6_sync
iscsi_modesense6_task
iscsi_nop_out_async
iscsi_parse_full_url
iscsi_parse_portal_url
iscsi_prefetch10_sync
iscsi_prefetch10_task
iscsi_prefetch16_sync
iscsi_prefetch16_task
iscsi_preventallow_sync
iscsi_preventallow_task
iscsi_queue_length
iscsi_queue_pdu
iscsi_read10_sync
iscsi_read10_task
iscsi_read12_sync
iscsi_read12_task
iscsi_read16_sync
iscsi_read16_task
iscsi_read6_sync
iscsi_read6_task
iscsi_readcapacity10_sync
iscsi_readcapacity10_task
iscsi_readcapacity16_sync
iscsi_readcapacity16_task
iscsi_readtoc_sync
iscsi_readtoc_task
iscsi_reserve6_sync
iscsi_reserve6_task
iscsi_release6_sync
iscsi_release6_task
iscsi_report_supported_opcodes_sync
iscsi_report_supported_opcodes_task
iscsi_reconnect
iscsi_set_noautoreconnect
iscsi_reportluns_sync
iscsi_reportluns_task
iscsi_scsi_cancel_all_tasks
iscsi_scsi_command_async
iscsi_scsi_command_sync
iscsi_scsi_cancel_task
iscsi_service
iscsi_set_alias
iscsi_set_log_level
iscsi_set_log_fn
iscsi_set_header_digest
iscsi_set_initiator_username_pwd
iscsi_set_isid_en
iscsi_set_isid_oui
iscsi_set_isid_random
iscsi_set_isid_reserved
iscsi_set_session_type
iscsi_set_targetname
iscsi_set_tcp_keepalive
iscsi_set_tcp_user_timeout
iscsi_set_tcp_keepidle
iscsi_set_tcp_keepcnt
iscsi_set_tcp_keepintvl
iscsi_set_tcp_syncnt
iscsi_set_bind_interface
iscsi_startstopunit_sync
iscsi_startstopunit_task
iscsi_synchronizecache10_sync
iscsi_synchronizecache10_task
iscsi_synchronizecache16_sync
iscsi_synchronizecache16_task
iscsi_task_mgmt_abort_task_async
iscsi_task_mgmt_abort_task_set_async
iscsi_task_mgmt_async
iscsi_task_mgmt_lun_reset_async
iscsi_task_mgmt_target_cold_reset_async
iscsi_task_mgmt_target_warm_reset_async
iscsi_testunitready_sync
iscsi_testunitready_task
iscsi_unmap_sync
iscsi_unmap_task
iscsi_verify10_sync
iscsi_verify10_task
iscsi_verify12_sync
iscsi_verify12_task
iscsi_verify16_sync
iscsi_verify16_task
iscsi_which_events
iscsi_write10_sync
iscsi_write10_task
iscsi_write12_sync
iscsi_write12_task
iscsi_write16_sync
iscsi_write16_task
iscsi_orwrite_sync
iscsi_orwrite_task
iscsi_compareandwrite_sync
iscsi_compareandwrite_task
iscsi_writeverify10_sync
iscsi_writeverify10_task
iscsi_writeverify12_sync
iscsi_writeverify12_task
iscsi_writeverify16_sync
iscsi_writeverify16_task
iscsi_writesame10_sync
iscsi_writesame10_task
iscsi_writesame16_sync
iscsi_writesame16_task
scsi_association_to_str
scsi_cdb_inquiry
scsi_cdb_get_lba_status
scsi_cdb_modesense6
scsi_cdb_prefetch10
scsi_cdb_prefetch16
scsi_cdb_preventallow
scsi_cdb_read10
scsi_cdb_read12
scsi_cdb_read16
scsi_cdb_read6
scsi_cdb_readcapacity10
scsi_cdb_readcapacity16
scsi_cdb_readtoc
scsi_cdb_reserve6
scsi_cdb_release6
scsi_cdb_report_supported_opcodes
scsi_cdb_serviceactionin16
scsi_cdb_startstopunit
scsi_cdb_synchronizecache10
scsi_cdb_synchronizecache16
scsi_cdb_testunitready
scsi_cdb_unmap
scsi_cdb_verify10
scsi_cdb_verify12
scsi_cdb_verify16
scsi_cdb_write10
scsi_cdb_write12
scsi_cdb_write16
scsi_cdb_orwrite
scsi_cdb_writeverify10
scsi_cdb_writeverify12
scsi_cdb_writeverify16
scsi_cdb_writesame10
scsi_cdb_writesame16
scsi_codeset_to_str
scsi_datain_getfullsize
scsi_datain_unmarshall
scsi_cdb_unmarshall
scsi_designator_type_to_str
scsi_devqualifier_to_str
scsi_devtype_to_str
scsi_free_scsi_task
scsi_get_task_private_ptr
scsi_inquiry_pagecode_to_str
scsi_protocol_identifier_to_str
scsi_reportluns_cdb
scsi_sense_ascq_str
scsi_sense_key_str
scsi_set_task_private_ptr
scsi_task_add_data_in_buffer
scsi_iovector_assign
scsi_version_to_str
